Density=5.3 per sq-mm, n=163

0

0.0025

0.005

0.0075

0.01

0.0125

0.015

0.0175

0.02

0.0225

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Velocity (μm/s)

Probability density of velocity (module)

Average

Euglena observations Rayleigh (same average)